ZM-VE200 Другие модели... ZM-HE100 ZM-HE250 U3 ZM-HE350 U3 ZM-HE350 U3E ZM-HE130

ZM-VE200
Внешний бокс для жесткого диска
Оригинальный внешний корпус Zalman ZM-VE200 для HDD / SSD с функцией виртуального диска...
Внешний корпус для накопителей Zalman ZM-VE200 представлен официально...
Zalman ZM-VE200: корпус для накопителей с функцией виртуального диска...
Zalman ZM-VE200 — USB/eSATA бокс для портативного HDD с виртуальным CD-приводом...
Внешний модуль Zalman ZM-VE200
Zalman ZM-VE200 - уникальный внешний бокс для HDD с расширенными возможностями...
zalman hdd
Высокопроизводительный USB-контроллер
USB 2.0 интерфейс поддерживает быструю передачу данных с/на компьютер. 		USB питание
USB питание (без использования внешнего адаптера), для удобства пользователя.

Plug & Play
Поддержка Plug & Play, просто подключите устройство к работающему компьютеру и работайте (нет необходимости перезагружать компьютер).

Поддержка соединений по eSATA или Hi-Speed USB 2.0

Поддержка передачи данных до 3Gbps через eSATA или 480Mbps через USB 2.0.

 Современная альтернатива существующим CD/DVD дисководам или плеерам, с использованием различных ISO-файлов
Нет необходимости использовать CD/DVD привод для установки ОС, программ, игр или в просмотре DVD video с DVD носителя. Просто сконвертируйте любые CD/DVDs диски в ISO файлы и затем скопируйте на жесткий диск с ZM-VE200, и получите возможность пользоваться виртуальным CD/DVD устройством, без установки каких-либо драйверов.
Предустановленные CD/DVD образы (ISO-файлы) можно выбрать с помощью ZM-VE200, используя боковое колесо прокрутки
Не требуется драйверов или любого другого стороннего ПО для установки образов на HDD и дальнейшего их использования на компьютере.

※ Для установки ОС измените настройки в BIOS, поставьте первым загрузку с ‘External HDD’. 		Удобная и надежная установка HDD в бокс
Ваш 2.5” HDD будет надёжно установлен в ZM-VE200 при помощи специальных монтажных шурупов.
Кнопка защиты от записи
Для предотвращения случайной записи на HDD передвиньте переключатель в положения “замок”. 		Защитный чехол
ZM-HE100 и ZM-VE200 комплектуются специальным защитным чехлом для предотвращения внешних повреждений.
Размер | 135.3(Д) x 78.6(Ш) x 13.1(В) мм
Вес | 98.5гр
Материал | Алюминий, Акрил, Поликарбонат
HDD тип | 2.5” SATA HDD
Интерфейс | USB2.0 (USB1.1 совместим), eSATA Direct HDD Access
Скорость передачи данных | USB 480Mbps, eSATA 3Gbps
Скорость | 5400rpm или 7200rpm
Питание | USB
Цвет | черный / серебристый
- ZM-VE200
- Чехол
- Винты(2шт) и отвертка
- USB 2.0 кабель
- e-SATA кабель
- Инструкция
Zalman присваивает знак качества CNPS (Computer Noise Prevention System) “Система предотвращения шума“ всем изделиям марки Zalman, предназначенным для сборки бесшумных компьютеров.